 -1.134035595E-02 -5.257941767E-03 -2.816599355E-04 -2.070006092E-04  rotation in radian
  8.931000E-01  dx in pixels
 -1.094710E+01  dy in pixels
      1.016182  scalx
      1.020617  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
