 -1.025001746E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.575700E+00  dx in pixels
 -7.243500E+00  dy in pixels
      1.017838  scalx
      1.019549  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
