 -1.010364776E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.702803E-02  dx in pixels
  9.766082E-01  dy in pixels
      1.025346  scale x
      1.023938  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
