 -1.144253817E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.192500E+00  dx in pixels
 -1.287110E+01  dy in pixels
      1.012468  scalx
      1.022112  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
