 -1.084392402E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.804000E-01  dx in pixels
 -1.245740E+01  dy in pixels
      1.021498  scalx
      1.015327  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
