 -1.089299607E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.197500E+00  dx in pixels
 -1.064550E+01  dy in pixels
      1.018370  scalx
      1.019233  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
