 -8.857158770E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.447979E+00  dx in pixels
 -3.141614E+01  dy in pixels
      1.016271  scalx
      1.020516  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
