 -1.084003577E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.270200E+00  dx in pixels
 -1.087710E+01  dy in pixels
      1.018313  scalx
      1.019335  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
