 -7.662090875E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.036768E+00  dx in pixels
 -3.058305E+01  dy in pixels
      1.016292  scalx
      1.020781  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
