 -1.117818762E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.905000E-01  dx in pixels
 -9.542900E+00  dy in pixels
      1.014998  scalx
      1.022613  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
