 -1.075623939E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.083200E+00  dx in pixels
 -1.214520E+01  dy in pixels
      1.017080  scalx
      1.019534  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
