 -9.973704240E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.629465E+00  dx in pixels
 -3.051560E+01  dy in pixels
      1.014183  scalx
      1.021496  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
