 -8.031906240E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.223376E+00  dx in pixels
 -2.815027E+01  dy in pixels
      1.015903  scalx
      1.020122  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
