 -1.133711844E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.987120E-01  dx in pixels
 -3.403553E-02  dy in pixels
      1.023137  scale x
      1.025918  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
