 -1.088945000E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.535200E+00  dx in pixels
 -6.197400E+00  dy in pixels
      1.017004  scalx
      1.021411  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
