 -1.038460461E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.656100E+00  dx in pixels
 -6.746500E+00  dy in pixels
      1.018405  scalx
      1.019220  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
