 -7.167397770E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.283650E+00  dx in pixels
 -3.118225E+01  dy in pixels
      1.016506  scalx
      1.020383  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
