 -9.044413770E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.412000E-01  dx in pixels
 -7.688400E+00  dy in pixels
      1.018477  scalx
      1.019265  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
