 -1.065159817E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.302100E+00  dx in pixels
 -5.653900E+00  dy in pixels
      1.018267  scalx
      1.019451  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
