 -1.091567567E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.313583E-02  dx in pixels
 -3.706221E-02  dy in pixels
      1.025791  scale x
      1.024225  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
