 -1.069075258E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.995900E+00  dx in pixels
 -4.353100E+00  dy in pixels
      1.015608  scalx
      1.021487  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
