 -1.059727927E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.472000E-01  dx in pixels
 -4.711600E+00  dy in pixels
      1.016055  scalx
      1.020378  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
