 -8.722120310E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.650456E+00  dx in pixels
 -3.179053E+01  dy in pixels
      1.006870  scalx
      1.022617  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
