 -7.834750660E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.338402E+01  dx in pixels
 -3.145789E+01  dy in pixels
      1.016434  scalx
      1.020442  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
