 -9.695596660E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.077100E+00  dx in pixels
 -4.458200E+00  dy in pixels
      1.017812  scalx
      1.019232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
