 -8.276262250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.588552E+00  dx in pixels
 -3.076427E+01  dy in pixels
      1.015255  scalx
      1.021047  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
