 -8.015512030E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.308383E+00  dx in pixels
 -3.112226E+01  dy in pixels
      1.017525  scalx
      1.018154  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
