 -7.970753300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.140611E+01  dx in pixels
 -3.142400E+01  dy in pixels
      0.986181  scalx
      1.023932  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
