 -9.760410300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.216100E+00  dx in pixels
 -5.831000E+00  dy in pixels
      0.986825  scalx
      1.021904  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
