 -1.143964830E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.504298E-01  dx in pixels
 -1.116846E-01  dy in pixels
      0.995453  scale x
      1.028692  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
