 -7.773810070E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.318147E+01  dx in pixels
 -3.224385E+01  dy in pixels
      1.012020  scalx
      1.024116  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
