 -9.732008330E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.998600E+00  dx in pixels
 -8.384900E+00  dy in pixels
      1.016805  scalx
      1.019231  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
