  1.291259514E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.243024E+00  dx in pixels
 -4.964275E+01  dy in pixels
      1.004392  scalx
      1.024142  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
