 -1.072537330E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.168000E-01  dx in pixels
 -6.151600E+00  dy in pixels
      1.014445  scalx
      1.021386  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
