 -1.031912012E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.048100E+00  dx in pixels
 -8.286000E+00  dy in pixels
      1.017613  scalx
      1.018460  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
