 -1.110732362E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.295120E-02  dx in pixels
  5.631417E-02  dy in pixels
      1.026613  scale x
      1.024528  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
