 -1.021941328E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.289500E+00  dx in pixels
 -8.437900E+00  dy in pixels
      1.016027  scalx
      1.020185  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
