 -1.064545808E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.623400E+00  dx in pixels
 -7.740300E+00  dy in pixels
      1.009815  scalx
      1.024268  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
