 -7.954589470E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.354048E+01  dx in pixels
 -3.218244E+01  dy in pixels
      1.016367  scalx
      1.021010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
