 -1.011468347E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.774300E+00  dx in pixels
 -6.545700E+00  dy in pixels
      1.017781  scalx
      1.019157  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
