 -1.013480499E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.724900E+00  dx in pixels
 -7.216000E+00  dy in pixels
      1.017630  scalx
      1.019271  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
