 -1.007457451E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.353000E-01  dx in pixels
 -7.830700E+00  dy in pixels
      1.017868  scalx
      1.019270  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
