 -1.026931846E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.650000E-02  dx in pixels
 -9.061400E+00  dy in pixels
      1.015723  scalx
      1.020485  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
