 -8.751305590E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.086926E+01  dx in pixels
 -3.061578E+01  dy in pixels
      1.012871  scalx
      1.023682  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
