 -8.960008910E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.110555E+01  dx in pixels
 -2.819349E+01  dy in pixels
      1.013746  scalx
      1.023225  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
