 -1.027715191E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.872500E+00  dx in pixels
 -4.098400E+00  dy in pixels
      1.015058  scalx
      1.021997  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
