 -1.121679911E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.861194E-01  dx in pixels
 -3.505342E-02  dy in pixels
      1.023490  scale x
      1.027781  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
