 -7.903304490E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.451950E+01  dx in pixels
 -3.174051E+01  dy in pixels
      1.016618  scalx
      1.020777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
