 -8.063825740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.223903E+01  dx in pixels
 -3.144316E+01  dy in pixels
      1.016645  scalx
      1.020994  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
