 -8.834915180E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.178866E+01  dx in pixels
 -2.854453E+01  dy in pixels
      1.012675  scalx
      1.024799  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
